% Author: CatInCosmicSpace
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesPackage{09-IU8-cites}[2021/03/21 v1.2 Ссылки]

% 6.9.1 В отчете о НИР рекомендуется приводить ссылки на использованные 
% источники. При нумерации ссылок на документы, использованные при составлении 
% отчета, приводится сплошная нумерация для всего текста отчета в целом или для
% отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими 
% цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер 
% библиографического описания источника в списке использованных источников 
% соответствует
% номеру ссылки.

% 6.9.2 Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения.

% 6.9.3 При ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение, 
% при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного 
% описания стандарта и технических условий в списке использованных источников в
% соответствии с ГОСТ 7.1.
